현재 사용 가능한 모든 프로파일의 목록을 표시합니다.

 프로파일은 편리한 소프트웨어 설치를 위해 nView 디스플레이 설정에 대한 모든 기록을 가지고 있습니다. 목록에서 프로파일을 선택한 후에 프로파일을 로드할 수 있습니다.

 nView를 사용하면 관리자는 "프로파일"이라는 단일 파일에 디스플레이 설정에 대한 모든 기록을 저장할 수 있으며, 특정 회사, 작업그룹 또는 사용자에 대한 새 프로파일을 계속 추가할 수 있습니다. 관리자는 프로파일을 만들거나 저장 또는 삭제할 수 있습니다.

참고: nView는 다른 업종에 대한 몇 개의 일반적인 프로파일도 포함하고 있습니다.


선택된 프로파일을 nView로 로드할 수 있습니다. 프로파일을 로드한 경우에는 현재의 모든 nView 설정은 로드된 프로파일의 설정으로 교체됩니다.


NVIDIA nView 설치 마법사를 실행할 수 있습니다. 마법사는 창 관리, 바탕화면 관리, "투명도" 효과 등을 포함하여 가장 일반적으로 사용되는 nView 디스플레이 설정 셋업을 도와줍니다. 마법사를 사용하면 Windows 로드 시 nView를 자동으로 시작하는 설정을 지정할 수 있습니다.


nView 바탕화면 관리자를 로드하거나 언로드할 수 있습니다.

참고: Windows 로드 시 nView를 자동으로 시작하도록 구성하지 않은 경우, 이 단추를 눌러 로그 오프 후 다시 로그온할 때까지 일시적으로 nView를 켜둘 수 있습니다.


현재의 모든 nView 설정을 포함하는 새로운 프로파일을 만들어 추가할 수 있습니다. 일단 프로파일을 저장한 후에는 언제든지 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.


현재 nView 설정을 선택된 프로파일에 저장할 수 있습니다. 일단 프로파일을 저장한 후에는 언제든지 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.


선택된 프로파일을 삭제할 수 있습니다.


창을 여러 모니터에 걸쳐 표시할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 창은 여러 모니터에 걸쳐 표시되지 않습니다.


한 응용프로그램 내의 하위 창을 여러 모니터에 걸쳐 표시할 수 있습니다.

•	이 옵션을 선택하지 않으면 상위 창이 여러 모니터에 걸쳐 표시되더라도 하위 창은 모니터에 걸쳐 표시되지 않습니다.

•	이 옵션을 사용하려면, 먼저 "모니터에 창 스패닝 활성화" 옵션을 활성화해야 합니다.


모든 응용프로그램 창의 제목 표시줄에 nView 창 최대화 단추를 추가합니다. 이 제목 표시줄 단추를 사용하면 다중 모니터 구성에서 최대화 상태와 복구 상태를 토글할 수 있습니다.


이 제목 표시줄 단추를 사용하면 다중 모니터 구성에서 최대화 상태와 복구 상태를 토글할 수 있습니다.


"응용프로그램 위치 메모리" 기능을 활성화합니다.

응용프로그램 메모리를 작동시키려면 각 응용프로그램의 nView 시스템 메뉴 확장 기능을 통해 "각" 응용프로그램별 메모리를 활성화시켜야 합니다.

1.	응용프로그램에서 nView 시스템 메뉴 확장 기능에 액세스하려면, 먼저 nView 창에서 "nView 옵션으로 응용프로그램 시스템 메뉴 확장" 옵션을 활성화시켜야 합니다.

2.	시스템 메뉴에 액세스하려면, 응용프로그램 창의 제목 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추를 누른 다음 위치 메모리를 눌러 옵션을 활성화시키십시오.

이와 같이 응용프로그램 위치 메모리 기능을 활성화시키면 nView는 응용프로그램이 있는 바탕화면을 포함하여 응용프로그램 위치, 크기, 상태 등의 정보를 저장합니다. 추후 해당 응용프로그램을 닫고 재시작하면 nView는 마지막 사용 시의 응용프로그램 설정 상태를 복구합니다.


이 옵션을 통해 대화상자의 위치를 지정할 수 있습니다.

•	n번 모니터에 대화상자 표시(n은 모니터 번호)는 특정 모니터에 대화상자를 나타냅니다.

•	커서에 대화상자 표시는 커서가 있는 모니터에 대화상자를 나타냅니다.

•	응용프로그램 모니터에 대화상자 표시는 상위 응용프로그램의 모니터에 대화상자를 나타냅니다.


대화상자를 지정한 모니터에 나타냅니다.


대화상자를 커서가 있는 모니터에 나타냅니다.


대화상자를 상위 응용프로그램의 모니터에 나타냅니다.


화살표 단추를 사용하면 대화상자를 나타낼 모니터를 선택할 수 있습니다.


시스템 메뉴를 사용하는 모든 응용프로그램에서 각 응용프로그램에 해당되는 nView 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 시스템 메뉴에 액세스하려면, 응용프로그램 창의 제목 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추를 누르십시오.


창 열기, 최대화, 복구 등의 기능을 가속화합니다.


창을 드래그할 때 창을 투명하게 볼 수 있도록 합니다. 창 제목 표시줄에서 마우스 단추를 누르고 있으면 창이 투명해져서 창 아래의 내용을 빠르게 볼 수 있습니다. 마우스 단추를 놓으면 창은 다시 불투명해집니다.


이동 중인 창의 투명도를 설정합니다. 퍼센트를 높게 선택할 수록 이동하는 동안 창이 더 투명하게 보입니다.


줌 창이 활성화되었을 때 줌 레벨을 변경하기 위해 마우스 휠을 사용할 수 있습니다.


Shift 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 줌 창에서 줌 레벨을 변경할 수 있습니다. "Shift" 옵션도 함께 선택되어 있는 경우, 마우스 휠을 사용하여 줌 레벨을 변경하려면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 눌러야 합니다.


Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 줌 창에서 줌 레벨을 변경할 수 있습니다. "Ctrl" 옵션도 함께 선택되어 있는 경우, 마우스 휠을 사용하여 줌 레벨을 변경하려면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 눌러야 합니다.


줌 창을 시작하면 돋보기 스타일의 줌 창을 만듭니다. 돋보기 줌 창 내부에는 흰색 사각형이 포함되어 있습니다.

•	줌 레벨을 조정하면 흰색 사각형의 크기가 커지거나 또는 작아집니다.

•	흰색 투명 사각형이 확대할 영역을 포함하도록 확대하고자 하는 화면 영역으로 줌 창을 끌어 온 다음 마우스 단추를 놓으십시오. 이제 흰색 투명 사각형 안의 화면 영역이 전체 줌 창을 채우도록 확대됩니다.


줌 창을 시작하면 마우스 커서 주변 영역이 확대 표시되도록 줌 창을 만듭니다.


선택된 화면 영역을 확대하여 표시 해주는 창이 열립니다.


키 또는 키 조합을 누르면 수행될 수 있는 작동 목록을 표시합니다.


단축키 작동 목록에서 선택된 작동을 수행하는데 사용할 키 또는 키 조합을 선택할 수 있습니다.

 이 텍스트 상자를 누르면 사용자가 키보드에서 누른 키가 텍스트 상자에 나타납니다.


선택된 단축키 작동 과 키 누름 조합을 활성 단축키 목록에 추가합니다. 단축키가 추가되면 해당 키는 활성 상태가 되어 사용할 수 있습니다.


선택된 단축키를 활성 단축키 목록에서 제거합니다. 단축키가 제거되면 해당 키는 더 이상 활성 상태가 아니며 사용할 수 없습니다.


활성 단축키 목록에서 모든 단축키를 제거합니다. 단축키가 제거되면 이들 키는 더 이상 활성 상태가 아니며 사용할 수 없습니다.


사용자가 지정한 현재 활성 상태인 단축키 목록을 표시합니다.


현재 사용 가능한 모든 바탕화면 목록을 표시합니다.

nView를 통해 다중 바탕화면을 만들고 관리할 뿐만 아니라 이들 간의 전환도 가능합니다. 이 목록에서 바탕화면을 선택한 후, 해당 바탕화면을 활성화하거나 이름을 바꾸거나 또는 제거할 수 있습니다.

•	목록에 새 바탕화면을 추가하려면, 추가 단추를 누르십시오.

•	바탕화면으로 전환하려면, 목록에서 해당 바탕화면을 두 번 누르십시오.


새 바탕화면을 추가합니다. 새 바탕화면 이름 지정을 요청하는 대화상자가 나타납니다. 이름을 입력하면 바탕화면이 만들어지고 바탕화면 목록에 나타납니다.


 선택된 바탕화면으로 전환합니다. 바탕화면 목록에서 바탕화면을 두 번 눌러 동일한 기능을 수행할 수 있습니다.


선택된 바탕화면의 이름을 바꿀 수 있습니다.


바탕화면을 삭제할 수 있습니다.

바탕화면을 삭제하면 해당 바탕화면은 바탕화면 목록에서 제거됩니다. 삭제된 바탕화면의 응용프로그램들은 기본 바탕화면으로 옮겨집니다.


선택된 바탕화면의 배경을 변경합니다.

이 옵션을 누르면 nView는 선택된 바탕화면으로 전환한 다음, Windows 디스플레이 등록 정보의 배경 탭을 엽니다. 이 탭에서 선택된 바탕화면의 배경을 변경할 수 있습니다. 각각의 바탕화면의 배경화면을 다르게 지정할 수 있습니다.


Windows 작업 표시줄에 아이콘을 추가하여 nView 바탕화면 관리자 제어판을 열고 바탕화면을 전환하여 일반 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.


Windows 탐색기 폴더 트리에서 바탕화면을 볼 수 있습니다. Windows 탐색기 폴더 트리 보기를 사용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다.

•	바탕화면 이름 바꾸기, 삭제 또는 추가

•	바탕화면 간 전환 가능, 한 바탕화면에서 다른 바탕화면으로 응용프로그램 끌어다 놓기


바탕화면 사이에 빠른 전환이 가능하도록 작은 도구모음이 열립니다. 이 도구모음을 사용하려면 "탐색기 창 폴더 트리에 바탕화면 표시" 옵션을 활성화해야 합니다.


새로 만든 프로파일의 이름을 입력하십시오.


새로 만든 바탕화면의 이름을 입력하십시오.


선택된 단축키로 현재 사용할 수 있는 바탕화면이나 모니터 목록을 표시합니다.


실행하고자 하는 응용프로그램과 해당 위치를 입력하십시오. 또한 응용프로그램을 찾기 위해 찾아보기 단추를 사용할 수도 있습니다.


이 확인란에 선택 표시하면 시스템을 고정시킬 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다. 확인란에 선택 표시하지 않으면 프로파일이 변경되지 않습니다. 내 고정 프로파일을 선택하고 고정 프로파일 확인란에 선택 표시한 경우 고정될 때 사용자 정의 고정 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


이 확인란에 선택 표시하면 시스템을 분리할 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다. 확인란에 선택 표시하지 않으면 프로파일이 변경되지 않습니다. 내 분리 프로파일을 선택하고 분리 프로파일 확인란에 선택 표시한 경우 분리될 때 사용자 정의 분리 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


이 확인란에 선택 표시하면 시스템이 쓰기 모드로 들어갈 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다. 확인란에 선택 표시하지 않으면 프로파일이 변경되지 않습니다. 내 쓰기 프로파일을 선택하고 쓰기 프로파일 확인란에 선택 표시한 경우 쓰기 모드로 전환할 때 사용자 정의 쓰기 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


제조업체에서 설정한 기본 설정값을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다. 사용자의 개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.  고정할 때 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 고정 프로파일을 작성해야 합니다.


제조업체에서 설정한 기본 설정값을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다. 사용자의 개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.  분리할 때 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 분리 프로파일을 작성해야 합니다.


제조업체에서 설정한 기본 설정값을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다. 사용자의 개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.  쓰기 모드에서 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 쓰기 프로파일을 작성해야 합니다.


사용자 정의 프로파일을 작성하려면 이 단추를 누르십시오. 이 프로파일 사용 시 표시하려는 순서대로 디스플레이 설정, 전원 설정 및 응용 프로그램을 정렬합니다. 설정이 끝나면 다시 단추를 눌러 사용자 정의 프로파일을 저장하십시오.


nView 바탕 화면 관리를 로드 또는 언로드합니다. 부팅 시 nView를 자동으로 시작할지 여부도 제어합니다.


다중 바탕 화면, 응용 프로그램 관리 및 사용자 인터페이스 기능을 포함한 고급 nView 컨트롤을 표시하거나 숨깁니다.


모니터를 켜고 끌 수 있는 제어판을 엽니다.


디스플레이 모드 정보(해상도, 모니터 배열 등)가 프로파일에 저장될지 프로파일로부터 복원될지 여부를 제어합니다.


작업 표시줄을 단일 모니터로 제한할지 다중 모니터로 확장할지 여부를 제어합니다.


커서 밑에 있는 창을 활성화하고 해당 창이 맨 앞에 표시되도록 합니다.


기본 창이 불투명할 경우 드롭다운 메뉴를 투명하게 합니다.


작업 표시줄을 투명하게 합니다.


전체 투명도 레벨. 개별 응용 프로그램 투명도 레벨은 개별 응용 프로그램 설정을 사용하여 설정할 수 있습니다.


확대/축소 창이 표시될 때 화면 상의 고정된 영역을 확대해서 표시합니다.


커서 중앙으로 또는 고정 프레임 확대/축소를 선택하면 확대된 디스플레이에서 커서를 표시합니다.


확대/축소 창에서 비디오를 볼 수 있습니다. 확대/축소 창이 열린 후에 시작된 비디오만 확대/축소 창에 표시할 수 있습니다.


최대 재생 속도에서 전체 화면에 맞도록 비디오 창을 확대/축소할 수 있는 제어판을 엽니다.


개별적으로 관리되는 목록 상자에 응용 프로그램을 추가합니다. 응용 프로그램에 대한 개별 설정을 구성하지 않으면 제어판을 닫을 때 응용 프로그램이 목록에서 제거됩니다.


개별적으로 관리되는 목록 상자에 창 클래스를 추가합니다. 클래스에 대한 기능을 비활성화하지 않으면 제어판을 닫을 때 클래스가 목록에서 제거됩니다.


개별적으로 관리되거나 기능이 비활성화되지 않도록 응용 프로그램 또는 클래스를 제거합니다.


개별 nView 창 관리 및 시작 설정을 응용 프로그램에 맞게 구성할 수 있습니다.


특정 응용 프로그램 또는 창 클래스에 대해 nView 기능을 비활성화할 수 있습니다.


모든 창에 대한 개별 응용 프로그램 설정을 켜고 끕니다.


개별 설정(녹색 체크표시)이나 기능이 비활성(감탄 부호 또는 빨간색 X) 상태인 응용 프로그램 및 창 클래스입니다.


바탕 화면의 배경 무늬 및 아이콘을 설정할 수 있습니다.


바탕 화면에 대해 현재 선택된 배경 무늬 및 아이콘을 표시합니다.


바탕 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 누를 때 nView 메뉴 옵션을 표시합니다.


nView가 기능을 비활성화해야 할 경우 작업 표시줄에 풍선 메시지를 표시합니다.


창의 제목 표시줄에 창을 최소화할 수 있는 단추를 표시합니다.


창의 제목 표시줄에 nView 옵션 메뉴에 액세스할 수 있는 단추를 표시합니다.


nView 옵션 메뉴를 사용자 정의할 수 있습니다.


새 바탕 화면으로 전환할 때 바탕 화면 이름을 화면에 잠깐 표시합니다.


키스토우닝 효과를 보정하기 위해 화면을 조정할 수 있는 유틸리티를 실행합니다.


바탕 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 누를 때 NVKeystone 옵션을 표시합니다.


디스플레이를 최적으로 조정할 수 있도록 모니터에 테스트 패턴을 표시합니다.


이 옵션이 활성화되면 모니터를 여러 개 사용할 때 nView가 자동으로 여러 디스플레이를 정렬하고 작은 픽셀 갭을 제거합니다.


이 옵션이 활성화되면 일지 정지 또는 최대 절전 상태로부터 재시작된 후 nView가 모니터의 연결 여부를 자동으로 확인합니다. 모니터가 연결되어 있지 않은 경우 nView는 모니터를 제거하도록 디스플레이 설정을 변경합니다.


바탕 화면 아이콘과 작업 표시줄을 특정 모니터로 옮기는 데 사용합니다.


이 기능이 활성화되어 있으면 각 응용프로그램 설정(응용프로그램 탭에서 액세스할 수도 있음)이나 자동 설정에 따라 응용프로그램 창 경계색을 지정합니다. 색이 지정된 창은 색 지정 단축키를 이용하여 조작할 수 있습니다.


이 기능이 활성화되어 있으면 nView는 각 응용프로그램 설정에서 사용되지 않은 활성화된 색을 바탕 화면에 열려 있는 창에 자동으로 지정합니다. 사용 가능한 색이 있는 경우에는 색상 풀에서 자동으로 선택됩니다. 모든 색이 사용된 경우에는 새 창에 색이 지정되지 않습니다.


색 지정 색입니다. 색을 사용할지 여부를 결정하거나 편집하려면 색을 두 번 누르십시오.


투명 창, 작업 표시줄 및 메뉴에 대해 nView가 사용한 전체 투명도 레벨. 응용프로그램에 대해 특정 투명도 레벨을 설정하려면 개별 응용프로그램 설정을 사용하십시오.


이 기능이 활성화되어 있고 확대/축소 창이 최대화되어 있는 경우, 커서를 확대/축소 창으로 가져가면 nView는 창을 자동으로 다음 화면으로 이동시킵니다.


이 기능이 활성화되어 있으면 nView는 돋보기나 고정 프레임 확대/축소 창 아래의 응용프로그램에 대해 응용프로그램의 표준 마우스 편집 방식을 사용하여 마우스를 사용할 수 있게 합니다.


이 기능이 활성화되어 있으면 nView는 표준 응용프로그램 탭 전환기 외에 바탕 화면 전환기를 추가합니다. 기본으로, 이 "바탕 화면 전환" 추가 기능은 단축키 탭에서 변경 가능한 Alt-~의 키 조합으로 액세스할 수 있습니다.