显示当前所有可用预置文件的列表。

预置文件包含所有 nView 显示设置的记录，以便于软件设置。  您可以在从列表中选择预置文件之后将其载入。

通过使用 nView，管理员可以将所有显示设置的记录保存在一个文件中（此文件称之为“预置文件”），然后继续添加特定于公司、工作组或用户的新预置文件。管理员可以创建、保存或删除预置文件。

注： nView 包含适用于不同行业的几个类属预置文件。


使您可以将选定的预置文件载入至 nView。一旦载入预置文件，所有当前 nView 设置均被所载入预置文件的设置替代。


使您可以运行 NVIDIA nView 设置向导。该向导有助于设置最常用的 nView 显示设置，包括窗口管理、桌面管理和“透明”效果。 使用此向导，您可以启用或禁用在载入 Windows 时自动启动 nView。


使您可以载入或卸载 nView Desktop Manager。

注： 如果 nView 未配置为在载入 Windows 时自动启动，请单击此按钮临时打开 nView，直到您注销并再次登录时为止。


使您可以创建并添加一个包含所有当前 nView 设置的新预置文件。一旦保存，您可以随时重新载入此预置文件。


使您可以将当前 nView 设置保存至选定的预置文件。一旦保存，您可以随时重新载入此预置文件。


使您可以删除选定的预置文件。


允许窗口跨显示器显示。如果未选定此选项，窗口将不会跨显示器显示。


允许应用程序中的子窗口跨显示器显示。

•	如果未选定此选项，子窗口将不会跨显示器显示（即使父窗口跨显示器显示）。

•	要访问此选项，您必须首先启用“允许窗口跨显示器显示”选项。


将 nView 窗口最大化按钮添加至所有应用程序窗口的标题栏。此标题栏按钮使您可以在多显示器配置中的最大化和恢复状态之间切换。


此标题栏按钮使您可以在多显示器配置中的最大化和恢复状态之间切换。


启用“应用程序位置记忆”功能。

为使应用程序存储器起作用，您必须通过“每个”应用程序的 nView 系统菜单扩展为该应用程序启用应用程序存储器。

•	要从应用程序中访问 nView 系统菜单扩展，您需要先激活此面板上的“使用 nView 选项扩展应用程序系统菜单”选项。

•	要访问系统菜单，请在应用程序窗口的标题栏中单击鼠标右键，然后单击“位置记忆”以启用该选项。

启用此应用程序位置记忆功能时，nView 存储关于应用程序的位置、尺寸和状态的信息，包括其所在桌面。当您关闭并重新启动该应用程序时，nView 将恢复上次使用的应用程序设置。


此选项使您可以指定对话框的位置。

•	在显示器 n 上显示对话框（其中 n 表示显示器编号）将对话框重定位至特定的显示器。

•	在光标处显示对话框将对话框重定位至光标所在的显示器。

•	在应用程序所在的显示器上显示对话框将对话框重定位至父应用程序所在的显示器上。


使对话框可以显示在指定的显示器上。


使对话框可以重定位至光标所在的显示器。


使对话框可以显示在父应用程序所在的显示器上。


使用箭头按钮选择要显示对话框的显示器。


使您可以使用系统菜单从任何应用程序中快速访问 nView 专用功能。 要访问系统菜单，请在应用程序窗口的标题栏中单击鼠标右键。


加快打开、最大化和恢复窗口功能的执行速度。


使窗口在拖动时透明。在窗口的标题栏中按下鼠标按钮时窗口变得透明，使您可以快速查看窗口下面的内容。当您释放鼠标按钮时，窗口变得不透明。


设置所移动窗口的透明度。选择的百分比越高，窗口在移动时就会越透明。


使您可以在缩放窗口处于活动状态时使用鼠标滚轮更改缩放级别。


使您可以在按下 Shift 键的同时使用鼠标滚轮在缩放窗口中更改缩放级别。如果还选定了“Ctrl”选项，则必须同时按下 Ctrl 和 Shift 键才能使用鼠标滚轮更改缩放级别。


使您可以在按下 Ctrl 键的同时使用鼠标滚轮在缩放窗口中更改缩放级别。如果还选定了“Shift”选项，则必须同时按下 Ctrl 和 Shift 键才能使用鼠标滚轮更改缩放级别。


在启动缩放窗口时创建一个放大镜样式缩放窗口。放大镜缩放窗口在缩放窗口内包含一个白色正方形。

•	调节缩放级别可增大或减小白色正方形的尺寸。

•	在要放大的屏幕区域上拖动缩放窗口，使透明的白色正方形包围要放大的区域，然后释放鼠标按钮。透明白色正方形内的屏幕区域即被放大，填充整个缩放窗口。


启动缩放窗口时创建一个显示鼠标光标周围区域放大率的缩放窗口。


打开一个显示选定屏幕区域放大率的窗口。


显示在按下按键或按键组合时可以执行的操作列表。


使您可以从热键操作列表中选择要用来执行所选操作的按键或按键组合。

 单击此文本框时，您在键盘上按下的按键将显示在文本框中。


将选定的热键操作和按键组合添加至活动热键列表。热键一旦添加，就处于活动状态并可用。


从活动热键列表中删除选定的热键。 热键一旦被删除，就不再处于活动状态，并且不再可用。


从活动热键列表中删除所有热键。热键一旦被删除，就不再处于活动状态，并且不再可用。


显示已分配并且当前处于活动状态的热键列表。


显示所有当前可用桌面的列表。

nView 使您可以创建、管理多个桌面，并在多个桌面之间进行切换。从此列表中选择一个桌面后，您可以激活、重命名或删除该桌面。

•	将新桌面添加至列表，请单击“添加”按钮。

•	要切换至某个桌面，请从列表中双击该桌面。


添加新桌面。出现一个对话框，提示您输入新桌面的名称。输入名称后，该桌面即创建并出现在桌面列表中。


 切换至选定的桌面。您可以通过从桌面列表中双击桌面来执行相同的功能。


使您可以为选定的桌面重命名。


使您可以删除桌面。

一旦删除某个桌面，该桌面即被从桌面列表中删除。删除的桌面中的应用程序现在移至默认桌面。


更改所选桌面的背景。

当您单击此选项时，nView 切换至所选桌面，然后打开“Windows 显示属性”背景选项卡，您可以从此选项卡中更改所选桌面的背景。每个桌面可具有不同的背景。


将图标添加至 Windows 任务栏，使您可以打开 nView Desktop Manager 控制面板，切换桌面，并更改公用显示设置。


使您可以在 Windows 资源管理器文件夹树中查看桌面。使用 Windows 资源管理器文件夹树视图，您可以

•	重命名、删除或添加桌面

•	在多个桌面之间切换，并将应用程序从一个桌面拖至另一个桌面


打开一个小工具栏，使您可以在桌面之间快速切换。  您必须启用“在资源管理器窗口文件夹树中显示桌面”选项才能使用此工具栏。


为正在创建的新预置文件输入唯一名称。


为正在创建的新桌面输入唯一名称。


显示当前可通过所选热键使用的桌面或显示器的列表。


输入要运行的应用程序及其位置。您还可以使用“浏览”按钮来搜索应用程序。


如果选中此框，系统定位后，您的系统将切换到选定的配置文件。如果撤消对复选框的选择，配置文件将不发生变化。例如，如果您选择了我的入坞配置文件，而且入坞配置文件复选框被选取，则系统定位时将变换到您的自定义入坞配置文件。


如果选中此框，系统解除定位后，您的系统将切换到选定的配置文件。如果撤消对复选框的选择，配置文件将不发生变化。例如，如果您选择了我的非入坞配置文件，而且非入坞配置文件复选框被选取，则系统撤消定位时将变换到您的自定义非入坞配置文件。


如果选中此框，系统进入写模式后，您的系统将切换到选定的配置文件。如果撤消对复选框的选择，配置文件将不发生变化。例如，如果您选择了我的写配置文件，而且写配置文件复选框被选取，则系统切换至写模式时将变换到您的自定义写配置文件。


选择默认配置文件可使用出厂默认设置。选择自定义配置文件可使用您的个人设置。注意，定位后使用自定义设置之前，您必须创建一个自定义入坞配置文件


选择默认配置文件可使用出厂默认设置。选择自定义配置文件可使用您的个人设置。注意，撤消定位后使用自定义设置之前，您必须创建一个自定义非入坞配置文件


选择默认配置文件可使用出厂默认设置。选择自定义配置文件可使用您的个人设置。注意，在写模式时使用自定义设置之前，您必须创建一个自定义写配置文件


按下这个按钮可创建一个自定义配置文件。每次进入该配置文件，均可按照您的愿望排列自己的显示设置、电源设置和应用程序。您感到满意时，可再按一次按钮，以便保存自定义文件配置。


加载或卸载 nView 桌面管理。 亦可控制 nView 重新启动时是否引导计算机。


显示或隐藏 nView 对多桌面、应用程序管理和用户界面等功能的高级控制项。


打开一个控制面板可使您打开或关闭显示器。


控制显示模式中的信息（如分辨率、显示器排列等）是否保存到配置文件和/或从配置文件中恢复。


控制任务栏是否限于单一显示器或延伸至多个显示器。


使光标下的窗口处于活动状态，并移至窗口排列的最前端。


确保主窗口处于不透明状态时下拉菜单处于透明状态。


使任务栏透明。


全局透明度。注意，您可以使用个别应用程序设置来设置个别应用程序的透明度。


创建一个缩放窗口，可在缩放窗口出现时在屏幕上放大显示固定区域。


如果以光标为中心或选择了固定帧缩放，则光标显示于放大后的显示器中。


允许视频出现于缩放窗口中。注意，只有缩放窗口打开以后启动的视频才可在缩放窗口中看到。


打开控制面板，使视频窗口缩放到整个屏幕大小，并可以全速回放。


将一个应用程序添加到个别管理的列表框中。注意，如果您不为应用程序设置个别设置，控制面板关闭时，该应用程序将从列表中消除。


将一个窗口类型添加到个别管理的列表框中。注意，如果您不禁用该类型的功能，控制面板关闭时，该类型将从列表中消除。


将一个应用程序或类型从个别管理中或禁用功能中去除。


允许为一个应用程序设置 nView 个别窗口管理和运行设置。


允许禁用某一特定应用程序或窗口类型的 nView 功能。


打开或关闭所有窗口的个别应用程序设置。


具有个别设置（绿色复选标记）或功能被禁用（感叹号或红色 X 号）的应用程序和窗口类型。


允许设置桌面墙纸和/或图标。


显示桌面目前的墙纸和/或图标选择。


右键单击桌面时显示 nView 菜单选项。


nView 必须禁用某一功能时，在任务栏中显示气球式信息。


在窗口标题栏中显示按钮，允许窗口最小化，归入其标题栏中。


在窗口标题栏中显示按钮，允许访问 nView 选项菜单。


允许自定 nView 选项菜单。


切换至新的桌面时，在您的屏幕上短暂显示桌面名称。


启用实用程序，允许您调整屏幕，抵消梯型扭曲效果。


右键单击桌面时显示 NVKeystone 选项。


在您的显示器上显示测试图案，允许您将显示器调至最佳效果。


多个显示器启用以后，启用后的 nView 将自动对齐多个显示器，去除微小的像素间距


从挂起或休眠状态恢复后，启用后的 nView 将自动检测各显示器是否仍然处于连接状态。如果显示器的连接已经断开，nView 将更改显示设置，去除该显示器。


用于将桌面图标和任务栏移入特定的显示器。


nView 启用后将根据应用程序的个别设置（可通过应用程序标签访问）或自动设置为应用程序窗口的边框添加颜色。然后，带有颜色标记的窗口可使用颜色标记热键加以调整。


nView 启用时，将自动用已经启用但尚未被个别应用程式设置使用的颜色为桌面上打开的窗口配置颜色标记。将自动从颜色库中选择可供使用的颜色。如果所有颜色已经被使用，将不为新窗口上色。


这是一种颜色标记颜色。双击该颜色，以便启用、禁用或编辑该颜色


nView 用于透明窗口、任务栏和菜单的全局透明水平。要为一个应用程式设置某一种透明水平，请使用个别应用程式设置。


nView 启用后，缩放窗口为最大化时，如果光标移入缩放窗口，nView 将自动把窗口移到下一个屏幕。


nView 启用后，将允许您用应用程序的标准鼠标编辑方法把鼠标用于放大镜下的应用程序或固定画面缩放窗口。


nView 启用后，除了标准程序标签切换器以外，还将添加桌面切换器。设为默认值时，结合使用 Alt- 和按键可访问这个额外“切换桌面”功能（按键的结合方式可通过热键标签加以更改）。